HKLSuite0.93SITE
{y_scale} {0}
{dezinger} {0}
{yscale} {1.0}
{beamstop,fcircle1} {}
{beamstop,fcircle2} {}
{beamstop,fcircle3} {}
{alig,1} {0}
{crossx} {0.03}
{alig,2} {0}
{crossy} {0.03}
{alig,3} {0}
{strategy_all_angles} {0}
{wavelength} {}
{alig,4} {0}
{alig,5} {0}
{polar} {0.99}
{alig,6} {0}
{detector_db} {0}
{extension2} {{{All files} {*}}}
{extension3} {0}
{last_saved,date} {00:00:00 Oct 13, 2007}
{beamstop,fqdrl1} {}
{header_style} {ADSC style}
{synchrotron} {1}
{beamstop,fqdrl2} {}
{CCD} {1}
{crossxy} {0.0}
{beamstop,fqdrl3} {}
{beamstop,fqdrl4} {}
{xbeam} {}
{beamstop,fqdrl5} {}
{beamstop,fqdrl6} {}
{beamstop,fqdrl7} {}
{goniostat} {goniostat single axis}
{beamstop,fqdrl8} {}
{detector_3dmodel} {}
{skew} {0.0}
{xsize} {6144}
{raxis45_detec} {0}
{database} {0}
{last_saved,chix} {}
{header_reliability_max} {0}
{last_saved,chiy} {}
{strategy_blind_spot} {0}
{mar345_detec} {0}
{rotxoff} {0}
{barcode_ip} {0}
{binned_only} {0}
{dark} {0}
{cholesky} {0}
{auto_nets} {1}
{pixpmm} {0.05126953125}
{cass,rotx} {0}
{cass,roty} {0}
{detec} {CCD ADSC unsupported-q315}
{cass,rotz} {0.00}
{radial_angular} {0}
{beamstop,sqdrl1} {}
{beamstop,sqdrl2} {}
{cal} {0}
{beamstop,sqdrl3} {}
{beamstop,sqdrl4} {}
{binned_unbinned} {1}
{beamstop,sqdrl5} {}
{dtime} {0.0 0.0}
{beamstop,sqdrl6} {}
{dcal} {0}
{ostart_zero} {0}
{beamstop,sqdrl7} {}
{beamstop,sqdrl8} {}
{beamstop,scircle1} {}
{beamstop,scircle2} {}
{no_sensitivity} {0}
{beamstop,scircle3} {}
{last_saved,user} {nobody}
{beam,x} {157.0000000000}
{detector_control} {0}
{magnetic_field_correction} {0}
{beam,y} {157.0000000000}
{extension} {*}
{ybeam} {157.0000000000}
{ysize} {6144}
